en	This form should not contain extra fields.
und	Ez a mezőcsoport nem tartalmazhat extra mezőket.

en	The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.
und	A feltöltött fájl túl nagy. Kérem próbáljon egy kisebb fájlt feltölteni.

en	The CSRF token is invalid. Please try to resubmit the form.
und	Érvénytelen CSRF token. Kérem próbálja újra elküldeni az űrlapot.